<img width="185" height="98" src="http://192.168.75.205/Staging/taurus/wp-content/uploads/2026/01/Footer-lgo.png" alt="" />													Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam , quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.			<h2>OUR PROCESS</h2>